180

±

RADIALLY SCALED PARAMETERS TOWARD LOAD —> <— TOWARD GENERATOR

SWR

1 ∞ dBS

1 ∞

ATTEN. [dB] S.W. LOSS COEFF

1 ∞

RTN. LOSS [dB]

∞

RFL. COEFF, P

0

RFL. LOSS [dB]

∞ 0

S.W. PEAK (CONST. P)

0 ∞

RFL. COEFF, E or I

0

TRANSM. COEFF, P

1 CENTER

TRANSM. COEFF, E or I

ORIGIN

Black Magic Design

The Complete Smith Chart